en	Cancel
de	Abbrechen

en	Create group
de	Gruppe erstellen

en	Scheduled tasks
de	Geplante Tasks

en	Scheduler setup check
de	Aufgabenplaner Konfigurationsprüfung

en	Available scheduler commands & tasks
de	Verfügbare Scheduler Commands & Tasks

en	Edit scheduled task "%s"
de	Geplante Aufgabe "%s" bearbeiten

en	New task
de	Neue Aufgabe

en	New group
de	Neue Gruppe

en	Group name
de	Gruppenname

en	CLI script
de	CLI-Skript

en	System is running in Composer Mode
de	System läuft im Composer-Modus

en	The system is running in composer mode, the path to the `typo3` executable could not be reliably determined. By default, the command to run in composer mode is `vendor/bin/typo3 scheduler:run`.
de	Das System läuft im Composer-Modus, der Pfad zur ausführbaren `typo3`-Datei konnte nicht zuverlässig ermittelt werden. Standardmäßig lautet der Befehl zur Ausführung im Composer-Modus `vendor/bin/typo3 scheduler:run`.

en	Last run
de	Letzte Ausführung

en	Available commands
de	Verfügbare Befehle

en	List of all available commands in this TYPO3 installation.
de	Liste aller verfügbaren Befehle in dieser TYPO3-Installation.

en	There are currently no commands available at all.
de	Derzeit sind keine Befehle verfügbar.

en	Available tasks
de	Verfügbare Aufgaben

en	List of all available tasks in this TYPO3 installation.
de	Liste aller verfügbaren Aufgaben in dieser TYPO3-Installation.

en	automatically
de	automatisch

en	Backend types
de	Backendtypen

en	Number of days until removing files
de	Anzahl Tage bis zum Löschen der Dateien

en	Check/uncheck all
de	Alle auswählen/abwählen

en	Task
de	Aufgabe

en	Cron

en	Definition type
de	Definitionstyp

en	Interval

en	Cron command
de	Cron-Befehl

en	Description
de	Beschreibung

en	Email
de	E-Mail

en	End (HH:MM DD-MM-YYYY)
de	Ende (HH:MM TT-MM-JJJJ)

en	Execute
de	Ausführen

en	Execute on next cron job
de	Beim nächsten Cron-Job ausführen

en	Extension
de	Erweiterung

en	Frequency
de	Häufigkeit

en	Frequency (seconds or cron command)
de	Häufigkeit (Sekunden oder Cron-Befehl)

en	ID

en	Last Execution
de	Letzte Ausführung

en	Manual
de	manuell

en	manually
de	manuell

en	Name

en	Next Execution
de	Nächste Ausführung

en	Parallel Execution
de	Parallele Ausführung

en	Allow Parallel Execution
de	Parallele Ausführung erlauben

en	Server time
de	Serverzeit

en	Sleep time
de	Pause

en	Start (HH:MM DD-MM-YYYY)
de	Start (HH:MM TT-MM-JJJJ)

en	Storage to index
de	Zu indizierender Speicher

en	Number of files per run
de	Anzahl Dateien pro Durchlauf

en	Registered extractors
de	Registrierte Extraktoren

en	%1$s with priority %2$d
de	%1$s mit Priorität %2$d

en	Following extractors have been registered and will be used when running this task
de	Die folgenden Extraktoren sind registriert worden und werden bei der Ausführung des Tasks verwendet werden:

en	There currently is no extractor registered. This task will have no effect!
de	Momentan ist kein Extraktor registriert. Die Ausführung dieses Tasks wird keine Wirkung haben!

en	Clean all available tables
de	Alle verfügbaren Tabellen bereinigen

en	Table to clean up
de	Zu bereinigende Tabelle

en	Table: %s
de	Tabelle: %s

en	All tables
de	Alle Tabellen

en	Delete entries older than given number of days
de	Einträge löschen, die älter sind als die angegebene Anzahl Tage

en	Database tables
de	Datenbanktabellen

en	Status

en	Type
de	Typ

en	Recurring
de	wiederkehrend

en	Single
de	einmalig

en	Task group
de	Taskgruppe

en	Amount of tasks in this scheduler task group
de	Anzahl von Tasks in dieser Taskgruppe

en	Amount of unused task groups
de	Anzahl ungenutzter Aufgabengruppen

en	Not assigned to any task group
de	Keine Aufgabengruppe zugewiesen

en	Amount of tasks that are not assigned to any scheduler task group
de	Anzahl Tasks, die keiner Taskgruppe zugeordnet sind

en	disabled
de	deaktiviert

en	Unused task groups
de	Unbenutzte Aufgabengruppen

en	Group
de	Gruppe

en	Enable group
de	Gruppe aktivieren

en	Disable group
de	Gruppe deaktivieren

en	Edit group
de	Gruppe bearbeiten

en	Broken tasks
de	Defekte Aufgaben

en	Amount of broken tasks
de	Anzahl defekter Aufgaben

en	Schedulable Command. Save and reopen to define command arguments
de	Planbarer Befehl. Speichern und erneut öffnen, um Argumente zu definieren

en	Save and create new task
de	Neuen Task speichern und erstellen

en	Add option
de	Option hinzufügen

en	The task was added successfully.
de	Der Task wurde erfolgreich hinzugefügt.

en	The script to execute the Scheduler from the command line is: <strong>"%s scheduler:run"</strong>.
de	Der Befehl, um den Planer von der Kommandozeile auszuführen lautet: <strong>"%s scheduler:run"</strong>.

en	The web server user is allowed execute this script.
de	Der Webserver-Benutzer darf dieses Skript ausführen.

en	The web server user is not allowed to execute this script.
de	Der Webserver-Benutzer ist nicht berechtigt, dieses Skript auszuführen.

en	Are you sure you want to delete this task?
de	Diesen Task tatsächlich löschen?

en	The task could not be deleted.
de	Der Task konnte nicht gelöscht werden.

en	The task was successfully deleted.
de	Der Task wurde erfolgreich gelöscht.

en	The end date is before the start date.
de	Das Enddatum liegt vor dem Startdatum.

en	Task "%s" with uid "%s" has been executed.
de	Die Aufgabe "%s" mit der UID "%s" wurde ausgeführt.

en	Invalid frequency. Please enter either a number of seconds or a valid cron command. The cron parser said: %1$s [code: %2$d].
de	Ungültige Häufigkeit. Bitte geben Sie entweder eine Anzahl Sekunden oder einen gültigen Cron-Befehl an. Ausgabe des Cron-Parsers: %1$s [Code: %2$d].

en	The information about the last execution of the Scheduler is incomplete.
de	Die Informationen zur letzten Ausführung des Planers sind unvollständig.

en	Invalid frequency. Please enter either a number of seconds or a valid cron command.
de	Ungültige Häufigkeit. Bitte geben Sie entweder eine Anzahl Sekunden oder einen gültigen Cron-Befehl ein.

en	Please enter a sleep time greater or equal to 0 (zero).
de	Bitte geben Sie eine Pause von mindestens null Sekunden an.

en	The Scheduler was last started (%1$s) on %2$s at %3$s and ended on %4$s at %5$s.
de	Der Planer wurde zuletzt gestartet (%1$s) am %2$s um %3$s und endete am %4$s um %5$s.

en	A running task may not be deleted.
de	Ein laufender Task kann nicht gelöscht werden.

en	A running task may not be edited.
de	Ein laufender Task kann nicht bearbeitet werden.

en	The task is not running. There are no executions to unmark.
de	Dieser Task läuft nicht. Es gibt keine abzuwählenden Ausführungen.

en	Please enter an email address.
de	Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an.

en	No frequency was defined, either as an interval or as a cron command.
de	Bitte geben Sie als Häufigkeit entweder ein Interval oder einen Cron-Befehl an.

en	The Scheduler has never yet run or the information about the last run has been lost.
de	Der Planer wurde noch nie ausgeführt oder die Informationen über die letzte Ausführung sind verloren gegangen.

en	There are currently no task classes available at all. To be able to create new tasks, you must either enable the samples provided by the Scheduler or install some other extension that relies on the Scheduler.
de	Gegenwärtig sind keine Taskklassen verfügbar. Um neue Task erstellen zu können, müssen Sie entweder die mit dem Planer mitgelieferten Beispiele aktivieren oder eine Erweiterung installieren, die den Planer verwendet.

en	The selected task class could not be found. You should probably contact the task's developers.
de	Die ausgewählte Taskklasse konnte nicht gefunden werden. Sie sollten sich an den Entwickler des Tasks wenden.

en	The selected task type must be either "single execution" or "recurring execution".
de	Bitte wähle als Aufgabentyp entweder „Einmalige Ausführung" oder „Wiederkehrende Ausführung".

en	No tasks defined yet.
de	Noch keine Tasks angelegt.

en	Task "%s" with uid "%s" has not been executed.
de	Die Aufgabe "%s" mit der UID "%s" wurde nicht ausgeführt.

en	Execution of task "%1$s" failed with the following message: %2$s
de	Die Ausführung von Task "%1$s" ist fehlgeschlagen mit folgender Meldung: %2$s

en	Scheduling of task "%1$s" failed with the following message: %2$s
de	Die Ausführung des Task "%1$s" ist fehlgeschlagen. Fehlermeldung: %2$s

en	Toggling disabled state of task "%1$s" failed with the following message: %2$s
de	Umschalten des deaktivierten Zustands des Tasks "%1$s" schlug mit folgender Meldung fehl: %2$s

en	Stopping task "%1$s" failed with the following message: %2$s
de	Stoppen des Task "%1$s" fehlgeschlagen. Fehlermeldung: %2$s

en	The execution failed, but the error message could not be retrieved (it was probably too large). Sorry.
de	Die Ausführung ist fehlgeschlagen, ohne dass die Fehlermeldung erfasst werden konnte (wahrscheinlich war sie zu groß). Entschuldigung.

en	Execution failed: %1$d, %2$s
de	Ausführung fehlgeschlagen: %1$d, %2$s

en	Please define a start date.
de	Bitte setzen Sie ein Startdatum.

en	Start date is invalid.
de	Das Startdatum ist ungültig.

en	End date is invalid.
de	Das Enddatum ist ungültig.

en	Number of days is invalid.
de	Anzahl an Tagen ist ungültig.

en	Some of the selected cache backends do not exist. Please select valid backends only.
de	Einige der ausgewählten Cache-Backends existieren nicht. Bitte wählen Sie nur valide Backends aus.

en	Please select at least one cache backend.
de	Mindestens ein Cache-Backend auswählen.

en	<strong>The following tasks are broken.</strong> If your task doesn't have a registered class, you should consider reinstalling the extension that provided them or simply deleting the task. In case the error is "Cannot unserialize [class]", the announced class must be removed from your task class, as it is not allowed to be used due to security reasons. Please check also if any of the listed tasks have to be recreated manually (which can be necessary after an extension update due to breaking changes or missing migration scripts).
de	<strong>Die folgenden Aufgaben sind defekt.</strong> Wenn Ihre Aufgabe keine registrierte Klasse hat, sollten Sie erwägen, die TYPO3 Extension, welche die Aufgabe zur Verfügung stellt, neu zu installieren oder einfach die Aufgabe zu löschen. Falls der Fehler "Cannot unserialize [class]" lautet, muss die erwähnte Klasse aus der Task-Klasse entfernt werden, da diese aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden darf. Bitte überprüfen Sie auch, ob eine der aufgelisteten Aufgaben manuell neu erstellt werden muss (was nach einer Aktualisierung der TYPO3 Extension aufgrund Änderungen im Code oder fehlender Migrationsskripte notwendig sein kann).

en	Error message
de	Fehlermeldung

en	The current class (%s) could not be found. Change it below or consider deleting this task altogether.
de	Der aktuelle Task (%s) konnte nicht gefunden werden. Ändern Sie ihn unten oder löschen Sie ihn.

en	%s registered scheduler tasks can not be executed
de	%s registrierte Tasks können nicht ausgeführt werden

en	<a href="#scheduler-task-group-missing">Please check the erroneous tasks!</a>
de	<a href="#scheduler-task-group-missing">Bitte überprüfen Sie die fehlerhaften Tasks!</a>

en	This screen checks if the requisites for running the Scheduler as a cron job are fulfilled. It also displays information about the last run of the Scheduler.
de	Diese Seite zeigt Ihnen, ob die Voraussetzungen, um den Planer mit einem Cron-Job auszuführen, erfüllt sind. Zudem zeigt sie Informationen zur letzten Ausführung des Planers.

en	Current server time is %s.
de	Die aktuelle Serverzeit ist %s.

en	All dates and times in the Scheduler are measured according to the server's time, as the Scheduler is run purely on the server-side.
de	Alle Daten und Zeiten im Planer werden an der Serverzeit gemessen, weil der Planer ausschließlich auf der Serverseite läuft.

en	Are you sure you want to mark this task as not running? Note that this will not stop the actual script (if unsure please refer to the manual).
de	Diesen Task tatsächlich als nicht-laufend markieren? Beachten Sie, dass dies nicht das eigentliche Skript beendet. (Wenn Sie unsicher sind, konsultieren Sie bitte das Handbuch.)

en	The task could not be marked as non-running.
de	Der Task konnte nicht als nicht-laufend markiert werden.

en	The task was successfully marked as non-running.
de	Der Task wurde erfolgreich als nicht-laufend markiert.

en	The requested task (UID: %d) was not found.
de	Der angeforderte Task (UID: %d) wurde nicht gefunden.

en	The task was updated successfully.
de	Der Task wurde erfolgreich aktualisiert.

en	The task could not be updated.
de	Der Task konnte nicht aktualisiert werden.

en	Some of the selected database tables do not exist. Please select only valid tables.
de	Einige der ausgewählten Datenbanktabellen sind nicht vorhanden. Bitte wählen Sie nur gültige Tabellen.

en	Please select at least one database table.
de	Bitte wählen Sie mindestens eine Datenbanktabelle aus.

en	Command with identifier "%s" has not been registered.
de	Befehl mit Bezeichner "%s" ist nicht registriert worden.

en	Error parsing current set of arguments: "%s".
de	Fehler beim Parsen der aktuellen Argumente: "%s".

en	Error parsing current set of options: "%s".
de	Fehler beim Parsen der aktuellen Optionen: "%s".

en	Argument "%s" is mandatory.
de	Argument "%s" ist zwingend erforderlich.

en	Task "%s" with uid "%s" has been enabled.
de	Aufgabe "%s" mit UID "%s" wurde aktiviert.

en	Task "%s" with uid "%s" has been disabled.
de	Aufgabe "%s" mit UID "%s" wurde deaktiviert.

en	Task "%s" with uid "%s" has been enabled and queued for execution at next scheduler CLI run.
de	Die Aufgabe "%s" mit der UID "%s" wurde aktiviert und in die Warteschlange für die Ausführung beim nächsten Start des Planers über die Konsole (CLI) aufgenommen.

en	Task "%s" with uid "%s" has been queued for execution at next scheduler CLI run.
de	Die Aufgabe "%s" mit der UID "%s" wurde in die Warteschlange für die Ausführung beim nächsten Start des Planers über die Konsole (CLI) aufgenommen.

en	Successfully deleted scheduler group.
de	Gruppe erfolgreich gelöscht.

en	Failed to delete scheduler group.
de	Fehler beim Löschen der Gruppe.

en	None
de	Keine

en	Status

en	Progress
de	Fortschritt

en	disabled
de	deaktiviert

en	disabled by group
de	Deaktiviert durch Gruppe

en	failure
de	Fehler

en	late
de	verspätet

en	running
de	läuft

en	scheduled
de	geplant

en	Task

en	TYPO3 Scheduler administration module
de	Administrationsmodul des TYPO3-Planers

en	Run task
de	Task ausführen

en	Run task on next cron job
de	Task mit nächstem Cron-Job ausführen

en	Caching framework garbage collection
de	Müllsammlung des Caching-Frameworks

en	This task calls the garbage collection of configured caching framework caches which use one of the selected backends. This will free some space in cache backends which do not have an internal garbage collection. In case of the default database backend it is advisable to run this task once a day when the database is mostly idle.
de	Dieser Task ruft die Müllsammlung der Caches des konfigurierten Caching-Frameworks auf. Dies gibt Platz in Cache-Backends freigeben, die keine interne Müllsammlung haben. Im Fall des Standard-Datenbank-Backends ist es ratsam, diesen Task einmal täglich auszuführen, bevorzugt wenn die Datenbank weitestgehend leerläuft.

en	[OBSOLETE] File Abstraction Layer: Indexing job
de	Datei-Abstraktionsschicht: Indizierungs-Auftrag

en	Runs indexing tasks based on an indexing configuration and a storage/folder information.
de	Führt Indizierungsaufgaben basierend auf der Indizierungskonfiguration und Speicher-/Ordner-Informationen durch.

en	File Abstraction Layer: Update storage index
de	Dateiabstraktionsschicht: Speicherindex aktualisieren

en	Updates the Index/Cache Data of a Storage; only needed if changes to the storage are possible outside the backend (FTP, RemoteStorages).
de	Aktualisiert den Index/die Cachedaten eines Speichers; nur benötigt, wenn Änderungen am Speicher von außerhalb des Backends vorgenommen werden können (z.B. per FTP oder per remoteStorage).

en	File Abstraction Layer: Extract metadata in storage
de	Dateiabstraktionsschicht: Metadaten in Speicher entpacken

en	Extracts metadata for all files in storage which have been changed since last run.
de	Entpackt Metadaten für alle Dateien im Speicher, die sich seit der letzten Ausführung verändert haben.

en	Table garbage collection
de	Tabellen-Müllsammlung

en	Task to delete old entries from specific tables like sys_log. Use $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['SC_OPTIONS']['scheduler']['tasks']['tx_scheduler_TableGarbageCollection']['options']['tables'] to configure tables. Refer to the manual for more details.
de	Task zum Löschen alter Einträge aus bestimmten Tabellen wie sys_log. Benutzen Sie $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['SC_OPTIONS']['scheduler']['tasks']['tx_scheduler_TableGarbageCollection']['options']['tables'] um die Tabellen zu konfigurieren. Weitere Details finden Sie im Handbuch.

en	Fileadmin garbage collection
de	Müllsammlung für den Ordner fileadmin

en	This task empties all "_recycler_" folders below fileadmin. This helps free some space in the file system.
de	Dieser Task leert alle Order mit dem Namen "_recycler_" im Ordner fileadmin. So können Sie Speicherplatz im Dateisystem freigeben.

en	Execute console commands
de	Konsolenbefehle ausführen

en	Allows regular console commands to be configured and executed through the scheduler framework.
de	Erlaubt es, normale Konsolenbefehle zu konfigurieren und durch den Planer auszuführen.

en	Optimize MySQL database tables
de	MySQL-Datenbanktabellen optimieren

en	This task executes "OPTIMIZE TABLE" statements on the selected database tables. This helps to reduce storage space and improve I/O efficiency. Warning! Tables will be locked during the optimization process.
de	Dieser Task führt für die ausgewählten Datenbanktabellen einen "OPTIMIZE TABLE"-Query aus. Dies hilft, den Speicherplatzbedarf zu reduzieren und die I/O-Effizienz zu verbessern. Warnung! Die Tabellen werden während der Optimierung gesperrt.

en	Anonymize IP addresses in database tables
de	IP-Adressen in Datenbanktabellen anonymisieren

en	This task anonymizes the IP addresses to enforce the privacy of the persisted data.
de	Dieser Task anonymisiert IP-Adressen um den Datenschutz für bestehende Daten zu gewährleisten.

en	Table to anonymize
de	Zu anonymisierende Tabelle

en	Table: %s after %s days
de	Tabelle: %s nach %s Tagen

en	All tables
de	Alle Tabellen

en	Handle entries older than given number of days
de	Einträge bearbeiten, die älter sind als die angegebene Anzahl Tage

en	Mask level
de	Maskierungslevel

en	Last byte for IPv4 / Interface ID for IPv6
de	Letztes Byte von IPv4 / Interface-ID von IPv6

en	Last 2 bytes for IPv4 / Interface & SLA ID for IPv6
de	Letzte 2 Bytes von IPv4 / Interface- und SLA-ID von IPv6

en	Every day-of-week from Monday through Friday at 09:00 and 15:00
de	Jeden Wochentag von Montag bis Freitag um 9 und 15 Uhr

en	Every 2 hours
de	Alle 2 Stunden

en	Every 20 minutes
de	Alle 20 Minuten

en	Every Tuesday at 07:00
de	Jeden Dienstag um 7 Uhr

en	It seems the Scheduler has never yet run. Please check your <a href="%1$s">configuration</a>.
de	Offenbar wurde der Planer noch niemals ausgeführt. Bitte überprüfen Sie Ihre <a href="%1$s">Konfiguration</a>.

en	Last Scheduler run
de	Letzter Lauf des Planer

en	%1$s at %2$s, Duration %3$s, (started %4$s)
de	%1$s um %2$s, Dauer %3$s, (gestartet %4$s)

en	Error
de	Fehler

en	Could not create group
de	Konnte Gruppe nicht erstellen

en	General
de	Allgemein

en	Settings
de	Einstellungen

en	Timing

en	Enter a group name
de	Geben Sie einen Gruppennamen ein

en	Edit group name
de	Gruppenname bearbeiten